百乐门手游

请登录注册微信登录
二维码
查看网站
查看网站
收藏本站我的资料

百乐门手游:大化文旅百乐门手游督查小组率队赴大化红水河情人湾国际休闲运动公园开展安全生产工作督查

发表时间:2021-07-07 08:58

2021年7月6日上午,大化文旅百乐门手游督查小组赴大化红水河情人湾国际休闲运动公园开展安全生产工作督查。

图片1.jpg

图为督查小组在检查各类台账建立情况

到达景区后,督察员首先对景区的消防安全管理台账、环境卫生台账、保安巡查台账、物资盘点台账等进行检查,对不合格的台账提出了整改意见和要求。

    随后,督察员对景区日常规章管理制度、纪律情况、消防演练、消防设备使用情况、游客登船安全告知情况、急救演练情况等进行督查。

图片2.jpg

图为督查员现场检查消防设备

图片3.jpg

图为景区工作人员开展消防演练

图片4.jpg

图为游客登船安全告知演练图片5.jpg

图为工作人员开展急救演练

督查结束后,督查小组召开了现场会议,总结和讨论督查中发现的问题并提出整改意见。(图/文 许秀雯 唐阳)

图片6.jpg

图为督查小组召开现场会议

文章分类: 新闻资讯百乐门手游动态
分享到:
澳门百乐门(2025已更新)最新版本